-- users 테이블에 status 컬럼 추가 및 기존 데이터 마이그레이션

-- 1. status 컬럼 추가 (기본값은 'active')
ALTER TABLE users 
ADD COLUMN IF NOT EXISTS status VARCHAR(20) DEFAULT 'active';

-- 2. status 컬럼에 CHECK 제약 조건 추가
ALTER TABLE users 
ADD CONSTRAINT users_status_check 
CHECK (status IN ('pending', 'active', 'suspended', 'deleted'));

-- 3. 기존 데이터 마이그레이션
-- is_active가 false인 사용자는 'pending'으로
-- is_active가 true인 사용자는 'active'로
UPDATE users 
SET status = CASE 
    WHEN is_active = FALSE THEN 'pending'
    WHEN is_active = TRUE THEN 'active'
    ELSE 'active'
END;

-- 4. status 컬럼에 인덱스 추가 (조회 성능 향상)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_status ON users(status);

-- 5. 향후 is_active 컬럼은 deprecated로 간주
-- 하지만 하위 호환성을 위해 당분간 유지
COMMENT ON COLUMN users.status IS 'User account status: pending, active, suspended, deleted';
COMMENT ON COLUMN users.is_active IS 'DEPRECATED: Use status column instead. Kept for backward compatibility.';
