-- bolt_details 테이블에 pressure_rating 컬럼 추가
-- 2025.01.16 - 볼트 압력등급 정보 저장을 위한 스키마 개선

ALTER TABLE bolt_details ADD COLUMN IF NOT EXISTS pressure_rating VARCHAR(50);

-- 기존 레코드에 기본값 설정 (선택사항)
UPDATE bolt_details SET pressure_rating = 'UNKNOWN' WHERE pressure_rating IS NULL;

-- 인덱스 추가 (성능 최적화)
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_bolt_details_pressure_rating ON bolt_details(pressure_rating);

-- 확인용 쿼리
SELECT column_name, data_type, is_nullable 
FROM information_schema.columns 
WHERE table_name = 'bolt_details' 
AND column_name = 'pressure_rating'; 