-- 010_add_project_status.sql
-- 프로젝트 테이블에 활성화/비활성화 상태 필드 추가

-- 프로젝트 상태 필드 추가
ALTER TABLE projects 
ADD COLUMN is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE COMMENT '프로젝트 활성화 상태 (TRUE: 활성, FALSE: 비활성)';

-- 프로젝트 완료일 필드 추가 (납품일)
ALTER TABLE projects 
ADD COLUMN completed_date DATE NULL COMMENT '프로젝트 완료일 (납품일)';

-- 프로젝트 상태 필드 추가 (진행상태)
ALTER TABLE projects 
ADD COLUMN project_status ENUM('planning', 'active', 'completed', 'cancelled') DEFAULT 'active' COMMENT '프로젝트 진행 상태';

-- 기존 프로젝트들을 모두 활성 상태로 설정
UPDATE projects SET is_active = TRUE WHERE is_active IS NULL;

-- 인덱스 추가 (성능 최적화)
CREATE INDEX idx_projects_is_active ON projects(is_active);
CREATE INDEX idx_projects_status ON projects(project_status);
CREATE INDEX idx_projects_completed_date ON projects(completed_date);
