-- 알림 수신자 설정 테이블
-- 알림 유형별로 지정된 사용자에게만 알림이 전송됨

CREATE TABLE IF NOT EXISTS notification_recipients (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  notification_type ENUM('repair', 'safety', 'nonconformity', 'equipment', 'maintenance', 'system') NOT NULL COMMENT '알림 유형',
  user_id INT NOT NULL COMMENT '수신자 ID',
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE COMMENT '활성 여부',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  created_by INT NULL COMMENT '등록자',
  UNIQUE KEY unique_type_user (notification_type, user_id),
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  INDEX idx_nr_type (notification_type),
  INDEX idx_nr_active (is_active)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='알림 수신자 설정';

-- 알림 유형 설명:
-- repair: 설비 수리 신청
-- safety: 안전 신고
-- nonconformity: 부적합 신고
-- equipment: 설비 관련
-- maintenance: 정기점검
-- system: 시스템 알림
