-- 360: Phase 2A 임베딩 후보 cand 섀도 테이블 제거 (R13).
-- Phase 2A no-go 종결(2026-06-12, 후보 전부 -0.03~-0.04) + phase2a_cand_backfill 워커 dormant.
-- retrieval_service.CANDIDATE_BACKEND_MAP / api.search allowed 슬러그 선제거 후 DROP.
-- ★single statement(콤마 구분) — init_db 의 exec_driver_sql(asyncpg)은 multi-statement 불허.
-- IF EXISTS — me5/snowflake 는 ad-hoc 생성분이라 환경별 존재 여부 다를 수 있음(멱등).
DROP TABLE IF EXISTS
    document_chunks_cand_me5_large_inst, documents_cand_me5_large_inst,
    document_chunks_cand_snowflake_l_v2, documents_cand_snowflake_l_v2,
    document_chunks_cand_qwen06, documents_cand_qwen06,
    document_chunks_cand_qwen4, documents_cand_qwen4,
    document_chunks_cand_qwen4m, documents_cand_qwen4m;
